<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\iffalse
Copyright 2022 Jiro Senju

This package is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
any later version.

This package is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this package.  If not, see &lt;http://www.gnu.org/licenses/&gt;.
\fi

\section{親子関係、二世代 (\texttt{ft-gens.dtx})}

\DescribeMacro{\pcdef}
\cmd{\pcdef
  \marg{new box name}
  \marg{parent box name}
  \marg{child box name}
}
\medskip

親子関係（parent-child relationship）を定義する。

指定された\meta{parent box}と\meta{child box}を結線した新たなboxを
\meta{new box name}で定義する。

\meta{parent box}に指定できるのは、子へつながる線が一本だけのboxに限ら
れる。例えば、|\maleline|（相当）の属性を与え
|\indvdldef|で作成したboxである。
また\meta{child box}に指定できるのは親へつながる線を持つboxに限られる。
例えば、child markに|\biological|を指定した|\indvdldef|で作成したboxである。

|\pcdef|は次に挙げる|\gensdef|の簡易版である。
\bigskip

\DescribeMacro{\gensdef}
\cmd{\gensdef
  \marg{new box name}
  \marg{parent box name}
  \marg{list of connection-pair}
}
\smallskip

\cmd{connection-pair :=\\
\hspace{4em}\marg{individual box name in the parent box}\\
\hspace{4em}\marg{child box name}
}
\medskip

二世代の関係（generations）を定義する。

\meta{connection-pair}とは、以下のものを組にしたものである。

\begin{enumerate}
\item
  \marg{parant box}内の人物box名
\item
  \marg{child box}名
\end{enumerate}

この二つのboxの\meta{box name}|nameCY|同士を結線する。
\smallskip

\meta{child box}には、前述の|\pcdef|同様に、親へつながる線を（一本）持
つboxしか指定できないが、\meta{parent box}には子へつながる線を複数
持つものでも指定できる。どの線とどの\meta{child box}をつなぐかを指定す
るのが\meta{connection-pair}である。

作成したboxのchild markは親boxのそれに一致する。

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\clearpage
\subsection{例}

\begin{enumerate}
\itemsep=\bigskipamount
\item
\srcfig{fig3Hidetada}

\clearpage
\item
\srcfig{fig3Ietsuna}

\clearpage
\item
上例二つをつなぐ手順を紹介しておく。
\begin{enumerate}
\item
子から順に先祖を辿りながら定義する。すなわち、上例2の後に1を定義する。

\item
上例2に変更は不要である。

\item
上例1の

\begin{lstlisting}[xleftmargin=1em]
\pcdef{秀忠親子}{秀忠}{秀忠の子}
\end{lstlisting}

を

\begin{lstlisting}[xleftmargin=1em]
\gensdef{家光家綱}{秀忠の子}{%
  {家光}{家綱綱吉}%
}
\pcdef{秀忠家光}{秀忠}{家光家綱}
\end{lstlisting}

へ変更する。
\medskip

すなわち
\textgt{\texttt{\textbackslash\kern0pt 秀忠の子}}box
内の人物box
\textgt{\texttt{\textbackslash\kern0pt 家光}}
と、上例2で定義済みの
\textgt{\texttt{\textbackslash\kern0pt 家綱綱吉}}box
をつなぎ、これを
\textgt{\texttt{\textbackslash\kern0pt 家光家綱}}box
とする。

\textgt{\texttt{\textbackslash\kern0pt 秀忠}}box
と親子関係を結ぶのはこの
\textgt{\texttt{\textbackslash\kern0pt 家光家綱}}box
である。

\item
新たに定義した
\textgt{\texttt{\textbackslash\kern0pt 秀忠家光}}
を描画する。
\end{enumerate}

紙面の都合上、横書きの結果のみ提示する。
\end{enumerate}
\smallskip

\noindent\includegraphics[scale=.95]{fig3IemitsuY.pdf}
\medskip

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\subsection{複数boxの定義、結線順序}
\label{sec:Lily1}

兄弟姉妹boxとは複数の人物boxを同列に並べるものととらえるならば、
それと直交する方向に並べるのが親子boxだ。
同列に並んだ兄弟姉妹それぞれが子を持つならば、親子関係が複数になるので
単純に親子関係ボックスとは呼びづらく、二世代boxと呼ぶ方がふさわしい。

このような図の作成方法は二通り考えられる。親子関係を複数定義し、親同士を
兄弟姉妹boxでつなぐ方法と、逆に親世代の兄弟姉妹boxを先に定義してから、それぞ
れに子をつなぐ方法だ。
この二つの方法を比較しながら、図の見やすさを考える。まず例を図示する。

\begin{enumerate}
\needspace{2\baselineskip}
\item
二組の親子関係を定義後、親世代の姉妹関係を定義する。

\srcfig{fig3Lily1}

\needspace{3\baselineskip}
\item
姉妹関係を定義後、それぞれの親子関係を定義する。

\srcfig{fig3Lily2}
\end{enumerate}

見て分かる通り、1の方法では子をつなぐ線の長さが異なり、更に子世代の位
置も揃わなくなるため、見にくい図となる。
これは子へつながる線はもっとも長いものに揃えるという|\sblngdef|の
機能が働かなかったためだ。|\sblngdef|の引数に渡された時点で既に
親子関係が定義されている状態であり、線の先には人物boxがつながれている。
この状態で|\sblngdef|が強引に線を延ばすのはよろしくない。

一方、2の方法では|\sblngdef|の引数は|\indvdldef|されただけで他にはつながれていない
boxである。このため、上から長い線を描き足しても害は無い。既定義boxを改変
しないまま、兄弟姉妹boxに閉じた範囲で同じ高さに線を上書きしている。

1の方法を採った場合でも線の長さを揃える方法はある。
|\indvdldef|が持つ線長の増減機能を利用し、
上図のLilyが持つ|\femaleline|（|\matrilineal|）の長さをPetuniaのそれと同
じにすれば良い。
PetuniaとLilyの名前の長さの差を求め、それを|\indvdldef|にオプションとし
て追加する。
描画結果は上例2と同じである。
\smallskip

\srcfig{fig3Lily3}
\medskip

|\nameboxcfg|には子をつなぐ線の長さを変更する機能があるので、これを使っ
ても同様の結果を得ることができる。しかし、|\indvdldef|する度に
|\nameboxcfg|するのは得策ではないだろう。|\nameboxcfg|はもっと広範囲に
適用する値を変更し、個別設定の回数を削減することを目的としており、
|\indvdldef|の度に変更することは想定していない（できなくはないが）。
個別に使用する値は|\indvdldef|のオプション引数を使用した方が簡便だろう。
\bigskip

もう一つの方法としてLilyの名前の長さをPetuniaのそれに揃える方法もある。
この方法ではLilyの名前と線の間が空き、線の長さが揃う。
\smallskip

\srcfig{fig3Lily4}
\medskip

Lilyの親子boxをPetunia親子boxとは違う場面で使用すると、名前の後ろが不
自然に空き、おかしく見えることもあるかもしれない。その場合は、空き具合
を変化させたLily boxを複数定義し使い分けることになるだろう。
\bigskip

boxの定義順序、言い換えれば配置\jslash 結線順序には注意が必要だ。
本パッケージでのbox定義とは与えられた複数のboxを並べ線でつなぐものだが、
その際に与えられたboxの大きさを考慮する。例えば兄弟姉妹boxを定義する際、
既に子孫とつないだboxを与え、そのboxの幅（または高さ）が増加していれば、
兄弟姉妹の間隔を拡げる。すなわちinterval boxによる間隔挿入が必要になる
のは末端の関係定義だ
けになる。しかし、兄弟姉妹boxを定義した後で子とつなげる場合は、この
間隔調整機能が発揮されない。隣り合う子boxの幅（または高さ）が広ければ、
重なってしまうだろう。この場合は手動でinterval boxを挿入せざるを得ない。

接続ポイントは\meta{box name}\meta{brabra}|nameCY|などの名前で定義され
た座標で
ある。前章までで説明したように|\sblngdef|は兄弟姉妹それぞれの名前の中
心を表すY座標を定義するが、nestした場合にnest内部までは定義しない。す
なわち親子boxに配置された人物boxへ線をつなげるのは（ほぼ）自動的にでき
るが、親子box内の兄弟姉妹boxに配置された人物boxへ線をつなげるには、ユー
ザが自分で座標を算出しなければならない。不可能ではないが、手間はかかる。
この手間を回避するため、世代は下から順に定義\jslash 結線していくのが良いと考える。
\iffalse
\bigskip

最終的に、
ユーザがどのような図を欲するにより、どの順序でboxを定義し、つなげるか、
また調整をどう加えるかを決定するのが良い。
\fi

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\iffalse
% \subsubsection{二世代box --- core}
%
% \iffalse
% \parag{カスタマイズ}
%
% \DescribeMacro{\ftgescfg}
% \NoDescription
%    \begin{macrocode}
% \newcommand{\ftgenscfg}[1]{%
% }
%    \end{macrocode}
% \fi
%
% \parag{connection pair}
%
% \DescribeMacro{\ft@getpair}
% 引数からconnection-pairを取り出し、
% 親box内の接続点を|\ft@cpoint|として、また子box名を|\ft@kids|として定義する。
% 接続点に与えられたものが親box内でnestして配置された場合にも対応する。
% しかしnestは一段までしか対応しない。
%
% \parag{上余白}
%
% \DescribeMacro{\def@calc@xtop}
% 親boxに必要な上余白を算出し、指定されたglobalな名前で定義する。
%
% \parag{下余白}
%
% \DescribeMacro{\ft@calc@xbottom}
% 親boxに必要な下余白を算出し、指定されたglobalな名前で定義する。
% 同時に|\ft@depth|も定義する。
%
% \parag{box size算出}
%
% \DescribeMacro{\ft@gens@size}
% box sizeを算出する。
%
% \parag{配置}
%
% \DescribeMacro{\ft@gens@layout}
% 親boxと子boxを配置する。
% 配置した親boxの|nameCY|座標を\meta{box name}|nameCY|とする。
% 配置した子boxの原点（左下、縦書きならば中央上）を\meta{box
% name}\meta{\kern0pt 子box name}|Y|として定義する。
% 本package自身では不要の座標だが、ユーザが必要とするかもしれないので。
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% \subsubsection{二世代box --- interface}
%
% \DescribeMacro{\ftgensdef}
% boxのchild markは親boxのそれに一致する。
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% \subsubsection{親子box --- interface}
%
% \DescribeMacro{\ftpcdef}
% 親子関係boxを定義する。
% |\gensdef|の簡易版。
% 親box、子boxそれぞれの\meta{box name}|nameCY|同士を結線する。
\fi
</pre></body></html>